ALTER TABLE `data_device_monitor_formula`
    ADD COLUMN `init_json` varchar(255) NULL COMMENT '初始值(json)' AFTER `request_url`,
ADD COLUMN `init_flag` tinyint(1) NULL COMMENT '初值是否已经使用1使用 0未使用' AFTER `init_json`;