ALTER TABLE `dev_template_factor_conf_snap` ADD COLUMN `function_codes` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '所属功能码，多个以“,”隔开';
ALTER TABLE `dev_template_factor_conf_release` ADD COLUMN `function_codes` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '所属功能码，多个以“,”隔开';
ALTER TABLE `dev_template` ADD COLUMN `function_codes` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '功能码，多个以“,”隔开';