-- irrigation_water_measure.t_sluice_formula definition

CREATE TABLE `t_sluice_formula` (
  `id` bigint NOT NULL,
  `formula_name` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '公式名称',
  `building_type` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '建筑类型 11:明渠矩形直立式单孔 12:明渠矩形直立式单孔（有跌坎）21:矩形暗涵直立式单孔 31:圆形暗涵单孔32:圆形暗涵单孔（斜闸门）41:明渠矩形直立式多孔42:明渠矩形直立式多孔（有跌坎）43:明渠矩形直立式多孔（长闸墩）',
  `flow_state` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '水流形态:0:闸门全开自由流 1:闸门全开淹没流 2:有闸控制自由流 3:有闸控制淹没流',
  `single_hole` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '是否单孔:0否 1是',
  `operation_type` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '0:手动',
  `formula_pic` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '公式图片',
  `sluice_pic` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '闸门图片',
  `remark` varchar(500) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  `tenant_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '租户id',
  `application_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '应用id',
  `create_at` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `update_at` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COMMENT='闸门公式表';


-- irrigation_water_measure.t_sluice_measure definition

CREATE TABLE `t_sluice_measure` (
  `id` bigint NOT NULL,
  `device_id` bigint NOT NULL COMMENT '闸门设备id',
  `building_type` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '建筑类型 11:明渠矩形直立式单孔 12:明渠矩形直立式单孔（有跌坎）21:矩形暗涵直立式单孔 31:圆形暗涵单孔32:圆形暗涵单孔（斜闸门）41:明渠矩形直立式多孔42:明渠矩形直立式多孔（有跌坎）43:明渠矩形直立式多孔（长闸墩）',
  `status` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '状态:0禁用 1启用',
  `tenant_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '租户id',
  `application_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '应用id',
  `create_at` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `update_at` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `t_sluice_measure_unique` (`device_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COMMENT='闸门量水表';


-- irrigation_water_measure.t_sluice_measure_param definition

CREATE TABLE `t_sluice_measure_param` (
  `id` bigint NOT NULL,
  `ref_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '关联的闸门量水表id',
  `flow_state` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '水流形态 0:闸门全开自由流 1:闸门全开淹没流 2:有闸控制自由流 3:有闸控制淹没流',
  `wing_wall_type` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '翼墙类型 0:扭面翼墙1:平翼墙2:八字翼墙3:平行侧翼墙',
  `coefficient` decimal(20,4) DEFAULT NULL COMMENT '流量系数',
  `sluice_width` decimal(20,4) DEFAULT NULL COMMENT '闸、涵孔宽',
  `tenant_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '租户id',
  `application_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '应用id',
  `create_at` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `update_at` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COMMENT='闸门量水参数表';


-- 闸门公式数据
INSERT INTO t_sluice_formula (id,formula_name,building_type,flow_state,single_hole,operation_type,formula_pic,sluice_pic,remark,tenant_id,application_id,create_at,update_at) VALUES
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971901,'明渠矩形直立单孔',11,0,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/1-11-1.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/11.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971902,'明渠矩形直立单孔',11,1,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/1-11-2.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/11.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971903,'明渠矩形直立单孔',11,2,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/1-11-3.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/11.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971904,'明渠矩形直立单孔',11,3,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/1-11-4.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/11.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971905,'明渠矩形直立单孔（有跌坎）',12,0,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/1-12-1.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/12.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971906,'明渠矩形直立单孔（有跌坎）',12,1,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/1-12-2.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/12.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971907,'明渠矩形直立单孔（有跌坎）',12,2,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/1-12-3.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/12.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971908,'明渠矩形直立单孔（有跌坎）',12,3,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/1-12-4.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/12.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971909,'矩形涵洞直立式单孔',21,0,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/2-21-1.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/21.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971910,'矩形涵洞直立式单孔',21,1,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/2-21-2.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/21.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL);
INSERT INTO t_sluice_formula (id,formula_name,building_type,flow_state,single_hole,operation_type,formula_pic,sluice_pic,remark,tenant_id,application_id,create_at,update_at) VALUES
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971911,'矩形涵洞直立式单孔',21,2,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/2-21-3.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/21.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971912,'矩形涵洞直立式单孔',21,3,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/2-21-4.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/21.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971913,'圆形涵洞孔',31,0,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/3-31-1.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/31.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971914,'圆形涵洞孔',31,1,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/3-31-2.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/31.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971915,'圆形涵洞孔',31,2,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/3-31-3.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/31.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971916,'圆形涵洞孔',31,3,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/3-31-4.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/31.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971917,'圆形涵洞孔（斜闸门）',32,0,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/3-32-1.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/32.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971918,'圆形涵洞孔（斜闸门）',32,1,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/3-32-2.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/32.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971919,'圆形涵洞孔（斜闸门）',32,2,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/3-32-3.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/32.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971920,'圆形涵洞孔（斜闸门）',32,3,1,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/3-32-4.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/32.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL);
INSERT INTO t_sluice_formula (id,formula_name,building_type,flow_state,single_hole,operation_type,formula_pic,sluice_pic,remark,tenant_id,application_id,create_at,update_at) VALUES
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971921,'明渠矩形直立式多孔',41,0,0,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/4-41-1.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/41.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971922,'明渠矩形直立式多孔',41,1,0,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/4-41-2.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/41.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971923,'明渠矩形直立式多孔',41,2,0,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/4-41-3.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/41.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971924,'明渠矩形直立式多孔',41,3,0,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/4-41-4.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/41.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971925,'明渠矩形直立式多孔（有跌坎）',42,0,0,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/4-42-1.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/42.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971926,'明渠矩形直立式多孔（有跌坎）',42,1,0,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/4-42-2.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/42.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971927,'明渠矩形直立式多孔（有跌坎）',42,2,0,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/4-42-3.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/42.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971928,'明渠矩形直立式多孔（有跌坎）',42,3,0,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/4-42-4.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/42.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971929,'明渠矩形直立式多孔（长闸墩）',43,0,0,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/4-43-1.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/43.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971930,'明渠矩形直立式多孔（长闸墩）',43,1,0,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/4-43-2.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/43.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL);
INSERT INTO t_sluice_formula (id,formula_name,building_type,flow_state,single_hole,operation_type,formula_pic,sluice_pic,remark,tenant_id,application_id,create_at,update_at) VALUES
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971931,'明渠矩形直立式多孔（长闸墩）',43,2,0,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/4-43-3.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/43.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL),
                                                                                                                                                                                  (1848898074814971932,'明渠矩形直立式多孔（长闸墩）',43,3,0,0,'/irrigation-water-measure-resource/images/formula/4-43-4.png','/irrigation-water-measure-resource/images/sluice/43.gif','系数说明：
m,φ,μ, μ’ ,b, g；
H, hH，h1，hg；
Z1，ZH；
一、以下系数为参数，通过录入，录入结果做为公式系数
m,φ,μ,μ’系数：0< m <1，0<φ<1，0< μ <1，0<μ’ <1，保留2位小数，*.** 。
b系数：保留2位小数，格式：**.** 。
g系数:重力加速度 9.81m/s2。
二、以下参数，采集传感器值做为公式系数
H：闸前水位，取闸前水位计测量值(水位)。
hg：闸门开启高度，取闸门开度仪测量值。
h1：闸后水深，取闸后水位计测量值(水深)。
hH：下游水深，此处同h1，与闸后水深一致，即取闸后水位计测量值(水深)。
三、以下参数，通过计算，计算结果做为公式系数
Z1：闸前闸后水位差，单位米，Z1=H-h1
ZH：上下游水位差，单位米，ZH=H- hH。',NULL,NULL,NULL,NULL);
